 04h38m

 04h36m

 04h34m

 04h32m

 04h30m

 04h28m

 04h24m

 04h26m

 04h22m

 04h20m

 04h18m

 N 52 30’

 N 53

 N 53 30’

 N 54

1

AO

FW

NT

                                                                                                      NSV1645

                         AO Cam

                         Level 7: 2 degrees

                         04h28m13.0s  J2000.0

                         +53 02’ 44"      Cam

                         10 14

                          9 13

                          8 12

                          7 11

                                                                                               N

                                                                                    E