 00h26m

 00h24m

 00h22m

 00h20m

 00h18m

 00h16m

 00h14m

 N 39 30’

 N 40

 N 40 30’

 N 41

23

CN

OV

CN And

Level 7: 2 degrees

00h20m30.4s  J2000.0

+40 13’ 38"      And

10 14

 9 13

 8 12

 7 11

                                                                      N

                                                           E