 02h18m

 02h16m

 02h14m

 02h12m

 02h10m

 02h08m

 02h06m

 N 44

 N 44 30’

 N 45

 N 45 30’

 02h20m

60

                                                                   W

CP

GZ

NSV746

                                                         NSV771

GZ And

Level 7: 2 degrees

02h12m12.2s  J2000.0

+44 40’ 03"      And

10 14

 9 13

 8 12

 7 11

                                                                      N

                                                           E