 21h16m

 21h18m

 21h20m

 21h22m

 21h24m

 21h26m

 S  2 30’

 S  3

 S  3 30’

 S  4

CD

DL

HV

                                                                                2.000

                                                                                21h21m25.1s  J2000.0

                                                                                -03 09’ 35"      Aqr

11 15

10 14

 9 13

 8 12

                                                           N

                                                                      E